%@Auteur: David Nivaud
%&LaTeX
\documentclass[a4paper]{article}
% \usepackage[applemac]{inputenc} % pour MAC
\usepackage[latin1]{inputenc}   % pour Linux ou Windows
\usepackage{geometry}
\usepackage{palatino}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage[matrix,arrow]{xy}
\geometry{margin=2cm}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
$$
\xymatrix @R=0.8cm@C=2cm{ %la distance entre deux lignes ou deux 
%colonnes de la maille est modifiable
& & \hspace{6em}P(V \textnormal{ et } M)=0,7 \times 0,05\\
&\ar@{-}[ur]^{\textnormal{MALADE}}_{0,05}
\ar@{-}[dr]_{\textnormal{ NON MALADE}}^{0,95}\\
& &\hspace{6em}P(V \textnormal{ et non } M)=0,7 \times 0,95\\
\ar@{-}[uur]^{\textnormal{VACCINÉ}}_{0,7}
\ar@{-}[ddr]_{\textnormal{NON VACCINÉ}}^{0,3} & &\\
&& \hspace{6em}P(\textnormal{non} V \textnormal{ et } M)=0,3 \times 0,2\\
&\ar@{-}[ur]^{\textnormal{MALADE}}_{0,2} 
\ar@{-}[dr]_{\textnormal{ NON MALADE}}^{0,8}&\\
&&\hspace{6em}P(\textnormal{non} V \textnormal{ et non } M)=0,3 \times 0,8\\
}
$$
\end{document}