1 L’état du projet

L’utilisation de \pst-xkey permet de rendre les paramètres plus facilement accessibles.

Toutefois les dysfonctionnements essentiels n’ont pas trouvé de solution :

• affichage incorrect pour vz<0 ou vy<0 ;

• l’algorithme de rendu de couleurs est à définir. J’ai choisi le système de couleurs CMYK et calculé le cosinus cos(−→n , −→L ), dans lequel −→n est la normale à la facette et −→L la direction des rayons lumineux. J’ai pris plutôt 1 − cos(−→n , −→L ) et appliqué ce coefficient aux couleurs.

• Les paramètres de viewpoint= ne sont pas pris en compte si on les passe directement dans la commande \SectionConique[viewpoint=...]

Les explications théoriques sont dans le fichier : coniques_presentation.tex.

2 Sections elliptiques

zxy

3 Sections paraboliques

4 Sections hyperboliques