Soit $RST$ un triangle rectangle en $R$ tel que $RS=7,2\,cm$ et
$ST=9\,cm$.
\begin{enumerate}
\item Calcule la mesure de l'angle $\widehat{RST}$. On donnera la
valeur approchée au degré près.
\item Calcule la longueur $TR$.
\end{enumerate}