\begin{enumerate}
\item Soit $ABC$ un triangle rectangle en $C$ tel que $AB=7,4\,cm$ et
$BC=6,5\,cm$.\\Calcule un arrondi au $mm$ de la longueur $AC$.
\item Soit $DEF$ un triangle rectangle en $E$ tel que $DE=34,4\,cm$ et
$EF=72,8\,cm$.\\Calcule un arrondi au $mm$ de la longueur $DF$.
\end{enumerate}