\compo{1}{402dme05}{1}{Pour une épreuve d'orientation, Aurore reçoit
le plan ci-contre. Sachant que les droites $(EF)$ et $(IA)$ sont
parallèles ainsi que les droites $(GH)$ et $(DA)$, quelle est la
longueur du parcours $DEFGHA$ ?
\par
\vspace{5mm}
\par $D$ : Départ\kern1cm $A$ : arrivée.
\par $DA=600\,m$, $DE=200\,m$, $IG=90\,m$, $DI=315\,m$, $IA=390\,m$.
}