\compo{1}{402dme11}{1}{La figure ci-contre repr�sente une piscine
rectangulaire $ABCD$ de 10 m�tres sur 7 m�tres. Cette piscine a une
bordure de largeur $x$ (en m�tre).
\begin{enumerate}
\item Exprime en fonction de $x$ l'aire du bassin $EFGH$ en fonction
de $x$.
\item Si la bordure a une largeur de $0,75\,m$, quelle est l'aire du
bassin ?
\end{enumerate}
}