On a suspendu à un ressort différentes masses pour mesurer
l'allongement $l$ du ressort. On a obtenu les résultats notés dans le
tableau ci-dessous.
$$\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
{\bf masse ($g$)}&100&200&300&400&500&600&700&800\\
\hline
{\bf $l$ ($cm$)}&0,6&1&1,4&1,8&2,2&2,7&3,3&4\\
\hline
\end{tabular}
$$
\begin{enumerate}
\item Sur le papier quadrillé ci-contre, représente graphiquement ces
données.
\item A l'aide du graphique, justifie si ce tableau est un tableau de
proportionnalité ou non ?
\item Comment peut-on contrôler, à l'aide du tableau, le résultat de
la question précédente ?
\end{enumerate}
\begin{figure}[h]
\begin{center}
\includegraphics{403ds07.1}
\end{center}
\caption{Papier millimétré à utiliser}
\end{figure}