Un atome est formé d'un noyau et d'électrons qui gravitent autour du
noyau. Représentons par une boule de $8\,cm$ de diamètre le noyau d'un
atome qui mesure en réalité $4\times10^{-12}\,mm$ de diamètre.
\begin{enumerate}
\item Quelle échelle utilise-t-on ? (C'est le nombre par lequel on a
multiplié le diamètre du noyau).
\item A quelle distance devrait être placé, sur le dessin, un électron
qui tourne en réalité à $5\times10^{-8}\,mm$ du noyau ?
\item A cette échelle, un électron est représenté par une minuscule
boule de $0,2\,mm$ de diamètre. Quel est le diamètre réel, en $mm$,
d'un électron ?
\end{enumerate}