La lumière solaire pénètre jusqu'à la côte $-500$ mètres sous le
niveau de la mer.
\begin{enumerate}
\item Des scientifiques ont mesuré que les cachalots peuvent descendre
5 fois plus profondément que la lumière solaire.\\Quelle côte peuvent
atteindre les cachalots ?
\item En 1960, le bathyscaphe Trieste, est descendu $21,8$ fois plus
profondément que la lumière solaire.\\Quelle côte avait atteint ce
sous-marin ?
\end{enumerate}